-- TOTP 2차 인증 컬럼 추가 (기존 DB 마이그레이션용)
-- docs/2차인증-TOTP-개발계획.md
-- 실행 예: mysql ... < writable/database/member_add_totp.sql

SET NAMES utf8mb4;

ALTER TABLE `member`
  ADD COLUMN `mb_totp_secret` TEXT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'TOTP 시크릿(Base32), 저장 시 pii_encrypt 권장' AFTER `mb_passwd`,
  ADD COLUMN `mb_totp_enabled` TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '1=등록·로그인 시 TOTP 검증' AFTER `mb_totp_secret`;
