-- PII 암호화(ENC:base64...) 저장 시 mb_email/mb_phone 길이 부족으로 잘림 → 복호화 실패 방지
-- 실행 예: mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u jongryangje -p jongryangje_dev < writable/database/member_pii_column_widen.sql

SET NAMES utf8mb4;

ALTER TABLE `member`
  MODIFY COLUMN `mb_email` VARCHAR(512) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '이메일(암호화 시 pii_encrypt, ENC: 접두)',
  MODIFY COLUMN `mb_phone` VARCHAR(256) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '연락처(암호화 시 pii_encrypt, ENC: 접두)';
